mc calibration jh 6023 jh 6030 ws 6023 ws 6030 jh 6030 tw 16 μs jh 6030 tw 32 μs file number spectral index correction Μ ⋅ 10 ^{-1} Ν

-3

-2

-1

0

1

2

3

0 2 4 6 8 10 12