MMC v 1.1 MMC v 1.2 MUM 8-point Gauss MUM 10-point Gauss e+- pair production

Energy Μ GeV Ν epair production losses per energy Μ 10^{-6} g^{-1}cm^2 Ν

Water 1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

10^4 10^5 10^6 10^7