layered ice bulk ice

zenith anlge (simple) Μ degrees Ν entries

0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 layered ice bulk ice

zenith anlge (joint) Μ degrees Ν entries

0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 hist: 0.74 Α 15.25 fit: 0.53 Α 2.06 layered - bulk ice

reconstructed zenith angle (simple reco) Μ degrees Ν entries

10^2

10^3

10^4

10^5

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 hist: -0.05 Α 12.02 fit: 0.42 Α 1.82 layered - bulk ice

reconstructed zenith angle (joint reco) Μ degrees Ν entries

10^2

10^3

10^4

10^5

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80