full detector odd DOMs full detector even DOMs

zenith anlge (simple) Μ degrees Ν entries

0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 full detector odd DOMs full detector even DOMs

zenith anlge (joint) Μ degrees Ν entries

0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 full multiplicity full detector odd DOMs full detector even DOMs

N_{ch} entries

1

10

10^2

10^3

10^4

0 50 100 150 200 250 300 hist: 0.01 Α 12.91 fit: -0.00 Α 2.30 odd - even DOMs

reconstructed zenith angle (simple reco) Μ degrees Ν entries

10^2

10^3

10^4

10^5

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 hist: 0.06 Α 9.62 fit: 0.02 Α 2.03 odd - even DOMs

reconstructed zenith angle (joint reco) Μ degrees Ν entries

10^2

10^3

10^4

10^5

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80