full string odd-ed DOMs even-ed DOMs

zenith anlge Μ degrees Ν entries

0 50 100 150 200 250 300

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 full multiplicity full string odd-ed DOMs even-ed DOMs

N_{ch} entries

1

10

10^2

10^3

0 50 100 150 200 250 300 hist: 0.19 Α 4.20 fit: -0.17 Α 1.16 full string

reconstructed zenith angle joint-simple Μ degrees Ν entries

1

10

10^2

10^3

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 hist: 0.04 Α 2.77 fit: 0.01 Α 0.77 odd-ed DOMs

reconstructed zenith angle joint-simple Μ degrees Ν entries

1

10

10^2

10^3

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 hist: 0.03 Α 3.06 fit: 0.03 Α 0.72 even-ed DOMs

reconstructed zenith angle joint-simple Μ degrees Ν entries

1

10

10^2

10^3

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 hist: -0.27 Α 7.33 fit: -0.32 Α 4.01 odd-even DOMs

reconstructed zenith angle (simple reco) Μ degrees Ν entries

1

10

10^2

10^3

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 hist: -0.26 Α 7.05 fit: -0.34 Α 3.50 odd-even DOMs

reconstructed zenith angle (joint reco) Μ degrees Ν entries

1

10

10^2

10^3

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 hist: -0.22 Α 5.28 fit: -0.08 Α 1.83 odd-full DOMs

reconstructed zenith angle (simple reco) Μ degrees Ν entries

1

10

10^2

10^3

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 hist: 0.20 Α 5.11 fit: 0.19 Α 1.72 even-full DOMs

reconstructed zenith angle (simple reco) Μ degrees Ν entries

1

10

10^2

10^3

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40