a(400 nm) Μ m^{-1} Ν vs. depth Μ m Ν

10^{-2}

1400 1600 1800 2000 2200 2400 b_e(400 nm) Μ m^{-1} Ν vs. depth Μ m Ν

10^{-2}

10^{-1}

1400 1600 1800 2000 2200 2400 λ_a(400 nm) Μ m Ν vs. depth Μ m Ν

10^2

1400 1600 1800 2000 2200 2400 λ_e(400 nm) Μ m Ν vs. depth Μ m Ν

SPICE Mie SPICE^{2x} AHA

10

10^2

1400 1600 1800 2000 2200 2400