10^{-2}

wavelength Μ nm Ν absorption Μ m^{-1} Ν

10^{-2}

10^{-1}

wavelength Μ nm Ν scattering Μ m^{-1} Ν

350 400 450 500 550

-800

-600

-400

-200 0 200 400 600 800

350 400 450 500 550