Μ v_{cut}=10^{-2} cont Ν/Μ v_{cut}=10^{-3} Ν; 99% Μ v_{cut}=10^{-2} cont Ν/Μ v_{cut}=10^{-3} Ν; 99.9%

Μ 99% Ν/Μ 99.9% Ν; v_{cut}=10^{-2} cont Μ 99% Ν/Μ 99.9% Ν; v_{cut}=10^{-3}

muon energy Μ GeV Ν distance ratio

0.8

0.9

1

10^{-1} 1 10 10^210^310^410^510^610^710^810^910^{10}10^{11}