400 GeV muon distance z Μ km Ν

2 TeV muon

40 TeV muon 10^3 TeV muon

fraction of muons left after passing distance z

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2} 1 4

5

6

7

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2} 1

12 14 16 18 20 22 24

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2} 1 20 25 30 35 40 45

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2} 1