dE/dx=a+bE a=0.259425 Μ GeV/mwe Ν, b=0.000357204 Μ 1/mwe Ν

energy Μ GeV Ν total energy losses ΜGeV g-1 cm2Ν

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 10 10^2

10^3

10^4

10^5

10^6

10^{-1} 1 10 10^210^310^410^510^610^710^810^910^{10}