epair brems

epair brems

energy ΜGeVΝ energy losses per energy Μg-1 cm2Ν

10^{-10}

10^{-9}

10^{-8}

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-1} 10 10^3 10^5 10^7 10^910^{11}10^{13}10^{15}10^{17}10^{19}10^{21}