centroid crossover le threshold le intercept

OM number

RMS Μ ns Ν

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 le intercept 2.87 Α 0.38 le threshold 3.02 Α 0.34 crossover 2.22 Α 0.25 centroid 2.27 Α 0.26

RMS Μ ns Ν entries

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10