crossover 1.88 Α 0.15 (GF: 1.84 Α 0.11)

RMS Μ ns Ν entries

0

2

4

6

8

10

12

14

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3