δx ΜmΝ δy ΜmΝ z ΜmΝ δz ΜmΝ

-2 -1 0 1 2

-600 -400 -200 0 200 400 600 800

-2 -1 0 1 2

-600 -400 -200 0 200 400 600 800

-2 -1 0 1 2

-600 -400 -200 0 200 400 600 800