γ=2.76 γ=2.86 γ=2.66 γ=2.56 γ=2.96

z-coordinate Μ m Ν p_4

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2

-600 -400 -200 0 200 400 600

data