fraction of events visible at z

N_{ch}=27

N_{ch}=40

z-coordinate inside the detector Μ m Ν

N_{ch}=27

N_{ch}=40

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

0^o Ω θ Ω 90^o

0^o Ω θ Ω 30^o