V_{cut}=5 ⋅ 10^{-2} integral function Μ1/MeVΝ

V_{cut}=5 ⋅ 10^{-2}

energy ΜGeVΝ energy integral ΜΝ

-0.14

-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 x 10^{-3}

1 10 10^2 10^3 10^4 10^5 10^6 10^7 10^8 10^910^{10}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 10

1 10 10^2 10^3 10^4 10^5 10^6 10^7 10^8 10^910^{10}