d h n q s v ΜwsΝ ΜjhΝ

γ (H)

d h n q s v ΜwsΝ ΜjhΝ

Φ_0 Μm^{-2}s^{-1}sr^{-1}TeV^{-1}Ν

2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09 0.1 0.11

0.12