in-ice reconstruction IceTop simple plane fit IceTop curv.-corrected fit

zenith angle Μ degrees Ν 0 200 400 600 800 1000

0 10 20 30 40 50 60

-1.36 Α 4.72

zenith angle difference (inice-IceTop_1) Μ degrees Ν 0 100 200 300 400 500

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

-0.21 Α 4.38

zenith angle difference (inice-IceTop_2) Μ degrees Ν 0 100 200 300 400 500 600

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

-0.13 Α 4.52

zenith angle difference (inice-IceTop_3) Μ degrees Ν 0 100 200 300 400 500 600

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20