mineral salt acids soot

particle radius Μ μm Ν concentration Μ ng/g Ν

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 10 10^2

10^3

10^4

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 10