g=2 g=3 g=4 g=5

energy ΜGeVΝ relative error in parametrization of energy losses

10^{-9}

10^{-8}

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

10^{-1} 1 10 10^210^310^410^510^610^710^810^910^{10}10^{11}