v_{cut}=1. v_{cut}=10^{-3}

energy ΜGeVΝ average range ΜkmΝ

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 10 10^2

1 10 10^2 10^3 10^4 10^5 10^6 10^7 10^8 10^910^{10}10^{11}