total decay

energy ΜGeVΝ energy losses ΜGeV g-1 cm2Ν

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 10 10^2

10^3

10^4

10^5

1 10 10^2 10^3 10^4 10^5 10^6 10^7 10^8 10^910^{10}10^{11}