b_e(405) Μ m^{-1} Ν depth Μ m Ν a(405) Μ m^{-1} Ν

0 0.1 0.2 0.3

1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 b_e(405) Μ m^{-1} Ν a(405) Μ m^{-1} Ν

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0 0.1 0.2