global fit: w/o time

scattering scaling factor absorption scaling factor

0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2

0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2 global fit: with time

scattering scaling factor absorption scaling factor

0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2

0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2