age Μ kyr Ν depth Μ m Ν

500 1000

1500

2000

2500

3000

0 20 40 60 80 100 120 140 age Μ kyr Ν depth deviation Μ m Ν

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

30 40 50 60 70 80 90 depth deviation Μ m Ν age deviation Μ kyr Ν

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400