NDir

2 4 6 8 10 12 14 16 18 htemp Entries 188 Mean 6.011 RMS 2.49

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 TopfMuon1SPE_TNothingSNothing_NHit.NDir[0] {180./3.1416*(Muon1SPE_TNothingSNothing.Theta[0])>90 && TopfMuon1SPE_TNothingSNothing_Smooth_L.Smooth[0]<1}

32 it

1 it smoothness<1